3118云顶集团

    ?? ???? ??

    ?? ???? ??

      ?? ???? ??(NOVOPOWDER DA)

      【?? ??】:?? ???? ??? ????? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ?????. ?????. ????? ?? ???? ?????.

      【?? ??】:





      >?? ???? ??? ??? ??:

      ??????????
      ??/?? ?? ??
      ??? ??/??
      ?? kg/m3 3.7×103
      ?? ??/6-9.0
      ????/9(1MHz)
      ?? ??? /3×10-4(1MHz)
      ? ????1/K7×10-6
      ????W/K·m30


      >?? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???.

      ??????????
      ??Al2O3???99.0%??
      ?? ???Na2O300ppm?? ??
      ??ɑ-Al2O3???90%??
      ?? ??D50D50=2-50?m?? ?? ?? ??
      ??????? ?? ??? ??? ???? ?? ??, ?? ?? ??? ?? ??

      *?? ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ????. ??? ???? ??? ??????.

      ????? ?? ?? ? ??

      ??? ?? ???? ??? ???? ????. ???? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ? ?? ?????????. ?? ? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ?????? ????.

      【网站地图】【sitemap】