3118云顶集团

?????? ?? ??? ??

?????? ?? ??? ??

    ?????? ?? ??? ??(NOVOFINE NQF)

    【?? ??】:?????? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ??? ?????.

    【?? ??】:



    >?????? ?? ??? ??? ??? ??:

    ??????????
    ??/?? ?? ??
    ??? ??/??
    ?? kg/m3 2.20×103
    ?? ??/6.0
    ????/3.88(1MHz)
    ?? ??? /0.0002(1MHz)
    ? ????1/K 0.5×10-6
    ????W/K·m1.1
    ????/1.45

    *?? ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ????. ??? ???? ??? ??????.

    ????? ?? ?? ? ??

    ??? ?? ???? ??? ???? ????. ???? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ? ?? ?????????. ?? ? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ?????? ????.

  • 【网站地图】【sitemap】