3118云顶集团

?? ??? ??

?? ??? ??

?? ??? ??(NOVOPOWDER DQ)

【?? ??】:?? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ???? ????? ?? ??? ???.

【?? ??】:




>?? ??? ??? ??? ??:

??????????
??/?? ?? ??
??? ??/??
??kg/m32.20×103
?? ??/6.0
???? /3.88(1MHz)
?? ???/0.0002(1MHz)
? ????1/K0.5×10-6
????W/K·m1.1
????/1.45

>?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???.

??????????
??SiO2???98.0-99.9%?? ??
?? ???Na+、Cl-?1ppm?? ??
?? ??D50D50=2-50?m?? ?? ?? ??
??????? ?? ??? ??? ???? ?? ??, ?? ?? ??? ?? ??
?? ?????  0.5-30m2/g??。
???, ?????? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ??.

*?? ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ????. ??? ???? ??? ??????.

????? ?? ?? ? ??

??? ?? ???? ??? ???? ????. ???? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ? ?? ?????????. ?? ? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ?????? ????.

【网站地图】【sitemap】