3118云顶集团

    • ?? ??? ??

    ?? ??? ??

    ?? ??? ??(NOVOPOWDER DF)

    【?? ??】:?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ????, ??, ??, ??, ???? ? ??? ?? ??? ??? ????? ?? ?????.

    【?? ??】:

    >?? ??? ??? ??? ??:

    ??????????
    ??/
    		?? ?? ??
    ?? kg/m3
    		2.20×103
    ?? ??/
    		6.0
    ????/
    		3.88(1MHz)
    ?? ???/
    		0.0002(1MHz)
    ? ????1/K
    		0.5×10-6
    ????W/K·m
    		1.1
    ????/
    		1.45

    >?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???.

    ??????????
    ??SiO2???98.0%-99.9%? ?? ??
    ?? ???Na+、Cl-?1ppm?? ??
    ?? ??D50          D50=0.5-50?m?? ?? ?? ??
    ??????? ?? ??? ??? ???? ?? ??, ?? ?? ??? ?? ??
    ?? ???? ??, ??? ???? 60-98 ?? ?? ?? ??; ??? ?? ?? ?? ??.
    ?? ?????, ?????? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ??.

    *?? ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ????. ??? ???? ??? ??????.

    ????? ?? ?? ? ??

    ??? ?? ???? ??? ???? ????. ???? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ? ?? ?????????. ?? ? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ?????? ????.

    • 【网站地图】【sitemap】