3118云顶集团



    新闻中心

    新闻中心

    3118云顶集团新材组织开展2019年安全事故应急救援演练活动

    2019年06月21日

    2019年6月20日,江苏3118云顶集团新材料股份有限公司举行应急救援演练活动,园区安监局现场指导观摩。演练模拟天然气泄漏突发事故,公司立即启动应急预案,救援人员及时到位,迅速抢救伤者,并对突发事故进行应急处理,人员反应迅速,演练有序进行,通过实战演练提高了一线员工应对突发事件的能力。




    【网站地图】【sitemap】