3118云顶集团

新闻中心

新闻中心

东海硅微粉开展消防应急演练

2013年12月08日

2013年12月6日,东海硅微粉联合新奥燃气公司开展消防应急演练,公司管理层及部分一线员工参加了演练。在这次消防演练中,各灭火小组,救援小组从组织到实施效果明显,各参演小组在这次演练过程中充分体会到了消防过程中在火灾的预警,组织人员救援再到实施应急救援工作的全过程,在以后有火灾情况下,可以迅速进行消防。通过此次演练考察了我司应对突发事件的应急处理能力,同时也让员工学习到了消防行为,加强了消防安全意识。

【网站地图】【sitemap】